無線網路AP連線組態程式操作說明

在Win XP裡使用AP連線組態程式

啟動無線網路AP連線組態程式

一般設定

認證加密設定

連線過濾設定

目前連線列表

事件紀錄

統計資料

資訊

需要WEP加密連線的範例

需要加入WPA-PSK連線的範例


在WIN XP裡使用AP連線組態程式

在WIN XP裡使用「無線網路AP連線組態程式」需檢視Windows XP的更新狀態，若使用的是Windows  XP已經更新了Windows XP Hotfix (SP2)Q815485才有支援WPA相關認證﹝必須先將Windows XP更新到Service Pack1才可以安裝﹞，如圖1-1所示。

圖1-1 Windows XP已更新支援WPA功能

點選上圖雷凌的圖示啟動「AP連線組態程式STA-AP.exe」，電腦右下角工作列點選滑鼠右鍵雷凌圖示，出現一個選擇的視窗。可以選用「切換至AP模式」或「切換至Station模式」，如圖1-2所示。

圖1-2 選擇使用模式的工具

若選擇「切換至AP模式」，請參考啟動無線網路AP連線組態程式。

若選擇「切換至Station模式」，請參考Station工作下的說明檔。


啟動AP連線組態程式

切換至AP模式後，出現一般設定，系統會自動顯示預設之資料，出現的畫面如圖一所示。

圖一 啟動RT2500 AP連線組態時預設之資料

啟動「無線網路AP連線組態程式」同時，工作站的右方也會出現一個雷凌的AP小圖示，如圖二所示。下次要修改或是調整程式之設定值時，只要在小圖示上點滑鼠左鍵兩下或是點右鍵選取【開始設定畫面】(Launch Config Utilities)即可。

圖二 雷凌AP小圖示

此外，在工作列右邊下方出現的雷凌AP圖示，還會依照狀態出現不同圖示，如下所述：

：表示訊號強度良好。

：表示沒有連接到任何 AP。

：表示無線網路卡沒有安裝或停用。


一般設定

可設定Soft AP的基本資料，一開始顯示的資料為RaLink之預設值，如圖三所示，各區塊的功能介紹如下所述：

圖三 一般設定頁面的各功能介紹

各欄位所代表意義：

1.  AP名稱：系統預設名稱為SoftAP-13，可依照使用者喜好設定任何名稱，或選用【使用實體位置】。

2.  模式：設定AP的無線網路通訊的協定選用，有二種模式可選用，『2.4G』和『5G』。

3.  國家區域號碼：功能同CCS設定，可選擇更換掃描的頻道，共有8個國家區域可選擇。詳細的國家頻道範圍如下：

各國家頻道類別與設定範圍表。

類別	頻 道 範 圍
0：FCC (Canada)	CH1	~	CH11
1：ETSI	CH1	~	CH13
2：SPAIN	CH10	~	CH11
3：FRANCE	CH10	~	CH13
4：MKK	CH14	~	CH14
5：MKKI (TELEC)	CH1	~	CH14
6：ISRAEL	CH3	~	CH9
7：ISRAEL	CH5	~	CH13
4.  信標間隔 (毫秒)：每筆Beacon之間的時間，系統預設為100 ms。

5.  傳輸能量：設定AP 的傳輸能量，可選擇『100%』、『75%』、『50%』、『25%』和『最低』，系統預設為

『100%』。

6.  閒置時間：設定連線的閒置時間，時間設定值可為60 - 3600秒，系統預設值為300秒。

7.  無線保護：同一個 AP 範圍裡同時存在二個以上的頻帶的 Station 時，為避免 Station 之間傳送資料碰撞的頻率

增加，設定無線保護是必要的，這個設定項也是當無線模式選擇為『 2.4G』時，才會跟著作用的，設定值共有三種模式，『自動』、『使用』、『關閉』。 (802.11 n 的

無線網卡不支援無線保護。)

a.	設定為『自動』時，由 AP 自動偵測自己所及的範圍內是否有二個以上的頻帶的 Station 存在。

b.	 設定為『使用』時，表示使用無線保護機制。

c.	 設定為『關閉』時，表示關閉無線保護機制。

8.  可以選擇自動或手動設定傳送的速度，當無線模式為『2.4G』時，有5種模式可以選擇，分別為『自動』、『1Mbps』、『2Mbps』、『5.5Mbps』、『11Mbps』；

當無線模式為『5G』時，有9種模式可以選擇，分別為『自動』、『6Mbps』、『9Mbps』、『12Mbps』、『18Mbps』、『24Mbps』、『36Mbps』、『48Mbps』、

『54Mbps』。(目前 802.11 n 的無線網卡不支援 TX Rate )

9.  頻道：設定AP所在頻道，系統預設為１。

10. 使用實體位址：使用無線網卡實體位置，在實體位置前加AP兩各字作為AP名稱。

11. 認證加密設定：設定AP是否有使用加密的傳輸功能和認證機制， 詳細設定方式如同認證加密設定。

12. 不傳遞無線網卡之間的封包：雖連結至同一各AP，但各端的Station之間互不相通，保護之間安全性高。系統預設不傳遞。

13. 隱藏AP名稱：勾選後，AP的 SSID 將顯示為空白，系統預設不勾選。

14. 允許 BW40 MHz：允許 BW40 MHz 的能力。

15. 使用預設值：按下後，代表AP的設定為一開始的預設值。

16. 套用：設定好後，按下【套用】即為確定，一開始若使用預設值，則在Station將顯示如圖3-1所示：

17. Tx BURST：一般傳送封包時，封包和封包之間的間隔最多是一個 DIFS 的時間，而此項設定打開時，封包和封包之間的間隔時間最多是一個 SIFS 的時間，也就是

允許系統在一個時間區間裡可以傳送更高量的資料。

圖 3-1 在Station顯示AP設定


認證加密設定

AP的認證和加密設定，如圖四所示：

圖四 認證加密設定

認證方法：目前 AP 的設定共有三種，『開放系統』和『WPA-PSK』，設定時決定AP為哪種認證機制。

加密方法：目前依認證方法可以分為：『未使用』和『WEP』可選擇。

WPA PSK 金鑰：此項設定只有在【認證方法】設定為『WPA-PSK』，才會作用，最少８個字元，最多３２個字元。(USB尚不支援)

更新群組金鑰間隔：此項設定只有在【認證方法】設定為『WPA-PSK』，才會作用，所設定的金鑰會依照使用者所設定的時間做更新。系統預設為０。(USB尚不支援)

WEP 金鑰：此項設定只有在【加密方法】設定為『WEP』時，才會作用，共有四組 WEP 金鑰的設定，依使用者需求來設定AP。依型態和長度以下一共有四種 WEP 金鑰的輸入型態：

1.  十六進位、40個位元：10個十六進位的數字，如： 6e 72 77 75 37 。

2.  十六進位、104個位元：26個十六進位的數字。

3.  ASCII、40個位元：5個 ASCII 字元或10個十進位的數字，如：字元 aBcDe 或數字 0123456789 。

4.	ASCII、104個位元：13個 ASCII 字元或26個十進位的數字。

＊ 設定的範例可參考：範例一 WEP設定和範例二 WPA- PSK ＊

Powered by Meetinghouse.


連線過濾設定

連線過濾設定可用來設定目前使用的AP可允許或不允許哪些硬體位置(MAC Address)的連結，如圖五所示：

圖五 連線過濾設定

連線過濾政策：這裡可以設定是否要啟用連線過濾，目前有三種方式可設定，『不使用』、『全部允許』和『全部拒絕』。系統預設為『不使用』。

實體位址：將要允許或不允許的MAC Address手動建入此欄位，並按下【新增】，即可看見新增至《連線過濾清單》。

連線過濾清單：顯示所有設定是否要過濾的MAC Address清單。

刪除：先點選《連線過濾清單》內所要刪除的MAC Address，按下【刪除】。

刪除全部：刪除《連線過濾清單》內所有的MAC Address。

套用：將1~5的設定套用至使用者的AP。


目前連線列表

目前連線列表紀錄和此AP做連線的Station相關資料，目前顯示的資料有：實體位址、識別碼、省電模式和連線狀態。顯示樣式如圖七所示：

圖七 目前連線列表紀錄

1.	實體位址：顯示和Soft AP有做連線的MAC Address。

2.	識別碼：會依照連線的數目增加而增加數字，做為連線識別判斷。

3.	省電模式：顯示和Soft AP連線的Station是否為省電模式。

4.	連線狀態：顯示和Soft AP連線的連線狀態。(只有802.11n無線網卡會顯示連線狀態。)


事件紀錄

事件紀錄顯示在Soft AP上所有發生的動作事件和事件發生的時間。如圖八所示：

圖八 AP事件發生紀錄

1.	事件發生時間(年/月/日-時:分:秒)：紀錄事件發生的時間。

2.	事件訊息：詳細紀錄在Soft AP所做的任何動作事件，包括AP重新啟動，或是哪一Station連線成功、失敗和無效等。


統計資料

統計至目前為止傳送與接收的結果，如圖九所示，各區塊的描述如下所述。

圖九　傳送與接收的統計資訊

傳送的封包數目：

1.	成功傳送的封包：傳送成功的封包總數。

2.	未重送而成功傳送的封包：傳送成功的封包數目，但不包含重試一次以上才傳送成功的封包總數。

3.	成功收到CTS的RTS：傳送出RTS (Request To Send) 有成功接收來自AP的CTS (Clear To Send) 的總數。

4.	無法收到CTS的RTS：傳送出RTS (Request To Send) 沒有成功接收來自AP的CTS (Clear To Send)的總數。

5.	重送而成功傳送的封包：經過重送才傳送成功的封包總數。

接收的封包：

1.  成功接收且沒錯誤的封包：成功接收的封包總數。

2.  成功接收且有CRC的封包：CRC 檢驗失敗的封包總數。

3.  資源不夠而丟掉的封包：因為資源不足而遭丟棄的封包總數。

4.  重覆接收的封包：複製接收到的封包總數。

將傳送與接收的統計數字全部歸零。


資訊

顯示本程式相關額外資訊，如圖十所示，描述如下：

圖十 資訊

自動開啟網頁，連結到Ralink Technology, Corp.。

顯示目前的無線網卡連線組態程式版本、驅動程式和 EEPROM 的版本資訊。

顯示目前網路卡的 TCP/IP 設定和實體位置。


需要設定WEP加密的連線範例

1.	在【一般設定】頁滑鼠左鍵連點兩下【認證加密設定】。

2.	出現《認證加密設定》視窗。

3.	【加密方法】選擇『WEP』，然後在【金鑰1號】裡鍵入『1234567890』，鍵入的數字使用者可自定。

4.	其他資訊可不用修改，按下【確定】和【套用】，設定成功即可看到如下圖：


需要設定WPA-PSK連線的範例

1.	在【一般設定】頁滑鼠左鍵連點兩下【認證加密設定】。

2.	出現《認證加密設定》視窗。

3.	【加密方法】選擇『TIKP』，然後在【WPA-PSK金鑰】裡鍵入『12345678』，鍵入的數字使用者可自定。

4.	【更新群組金鑰間隔】除了可選擇用時間計算方式來更換外，還可選擇用封包量來計算更換。

5.	其他資訊可不用修改，按下【確定】和【套用】，設定成功即可看到如下圖：


附註

以上設定範例，皆是本公司測試平台的設定值，使用者可以依自己的需求更改設定。